# Клиническая смерть. (Быль).

Ким Гарбуз

Один ли раз даётся человеку жизнь?

Хотите верьте, хотите-нет! Это произошло 19 июня 1997года. Я лег на операцию шунтирования. 3 сосуда к сердцу были забиты полностью и один частично "грехами молодости". После операции очнулся- в горле трубка, сознание замутнено,боль. В палату заходят , меняясь поочередно ,друзья, родственники. Рядом все время жена и дочка. Сказать ничего не могу- только глазами выражаю благодарность всем. Боль нарастает, из груди вырывается стон. Врач решает добавить наркотическое обезболивающее (об этом узнал позже). Жена с дочкой выпроваживаются из палаты. Боль утихает. Я куда-то проваливаюсь. И вот тут то наступает ВИДЕНИЕ. Я стою у стены. Позади вход,через который я попал в это помещение. То ли дверь это, то ли лаз. В огромном помещении темно. Только впереди слева вижу яркий, яркий свет. Свет бьет через отверстие, напоминающее вход из пищевода в желудок( как на рисунках во врачебных офисах), а я как бы внутри этого пищевода, но не в трубе, а, как я уже писал, в помещении. Стен помещения- комнаты не видно, но они угадываются. Справа, в метрах 15-20 от меня в отраженном свете виднеется помост. На чем стоит помост я не знаю,так как освещен лишь

сам помост, а его опоры не видны. Помост как бы висит в воздухе. На помосте стоит НЕЧТО. Я знаю, что это мой близкий умерший родственник. Точно, что это не мать и не отец. Возможно это мой умерший 18 лет назад мой младший брат Михаил.Я точно не знаю этого. Я не вижу его лица.

НЕЧТО смотрит в мою сторону ( я чувствую взгляд, не видя глаз). Вытянутой перед собой на уровне лица кистью и,согнутой в локте, правой рукой НЕЧТО

медленно поводит вправо-влево, и опять вправо- влево. Жест означает отрицание. Понимаю это как НЕТ, НЕТ.НЕТ! Какой то удар Все исчезает. Я прихожу в себя.

Через два дня жена мне рассказывает, что выйдя из палаты,по требованию врача, она остановилась у стойки, где дежурят медсестры. Там же находятся мониторы от каждого больного. Она нашла мой монитор ( а их всего-то было четыре- по числу пациентов интенсивной терапии). Вдруг она увидела, что кривая ( синусоида) работы моего сердца превратилась в прямую линию, а цифры пульса в 0. Дежурная сестра в это время что- то писала и не успела бросить взгляд на экран.

Будучи в прошлом хирургической сестрой, моя супруга мгновенно поняла, что прибор показывает прекращение работы сердца. Смерть! Жена закричала. Тут же появилась бригада реаниматоров с приборами. Жена стояла под дверью палаты( я там находился один.) Дверь не закрыли и она видела как мне приложили пластины электрошокового прибора.Врачи вернули меня к жизни. А может не врачи? Или, вернее, не только врачи. Может это делал НЕКТО?

Совпадение? Галлюцинация? А как же объяснить следующее?

В ночь перед операцией моей дочери снится сон, что я, ее отец, умер во время операции. Но тут перед ней появляется мой покойный брат Михаил и сказал: "Вика, ему еще рано сюда!" И в ее сне я ожил... Этот сон она рассказала моей супруге не после , а перед началом операции. Вот и не верь в загробный мир!