;
; Generated based on
; @#MySQL AB, Yuri Dario:3.23.42#@##1## 21 Nov 2001 12:45:39     paperino::en::::@@MySQL 3.23.42 for OS/2 - Build 3
;
LIBRARY MYSQLU

EXPORTS
    my_pread                                                                   @1
    mi_check_unique                                                            @2
    sort_order_gbk                                                             @3
    strcont__FPCcT1                                                            @4
    _nisam_store_key__FP11st_n_keydefPUcP10st_s_param                          @5
    caseup_str                                                                 @6
    _mi_compare_text__FP15charset_info_stPUcUiT2T3c                            @7
    pthread_cond_signal                                                        @8
    my_like_range_tis620__FPCcUiiT2PcT5PUiT7                                   @9
    init_dynamic_array                                                         @10
    end_thr_alarm                                                              @11
    my_stat                                                                    @12
    strlength                                                                  @13
    _mi_write_keypage__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefULPUc                  @14
    sort_order_ujis                                                            @15
    nisam_read_vec                                                             @16
    getopt_long_only                                                           @17
    dynstr_set                                                                 @18
    mi_rfirst                                                                  @19
    my_once_root_block                                                         @20
    myrg_rfirst                                                                @21
    ismbchar_sjis__FPCcT1                                                      @22
    my_block_write                                                             @23
    ctype_euc_kr                                                               @24
    my_seek                                                                    @25
    _mi_fetch_keypage__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefULPUci                 @26
    list_reverse                                                               @27
    t_ctype                                                                    @28
    my_raid_type                                                               @29
    _mi_bin_search__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefPUcT3UiT5PPUcT3Pc         @30
    mi_state_info_read                                                         @31
    mrg_extra                                                                  @32
    wf_test                                                                    @33
    nisam_rprev                                                                @34
    delete_queue                                                               @35
    my_path                                                                    @36
    myisam_read_vec                                                            @37
    queue_insert                                                               @38
    myisam_log_filename                                                        @39
    _hp_movelink__FP15st_hp_hash_infoN21                                       @40
    myisam_max_extra_temp_length                                               @41
    _mi_store_bin_pack_key__FP12st_mi_keydefPUcP13st_mi_s_param                @42
    sort_order_euc_kr                                                          @43
    mi_extra                                                                   @44
    _mi_enlarge_root__FP14st_myisam_infoUiPUc                                  @45
    my_lock                                                                    @46
    strinstr__FPCcT1                                                           @47
    _mi_dispose__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefUL                           @48
    free_defaults                                                              @49
    myisam_open_list                                                           @50
    get_type                                                                   @51
    mi_checksum                                                                @52
    _mi_write_dynamic_record__FP14st_myisam_infoPCc                            @53
    bitmap_set_bit                                                             @54
    list_free                                                                  @55
    THR_LOCK_charset                                                           @56
    _hp_close__FP12st_heap_info                                                @57
    my_strxfrm_gbk__FPUcPCUci                                                  @58
    getopt                                                                     @59
    mrg_panic                                                                  @60
    myrg_update                                                                @61
    my_strnncoll_tis620__FPCUciT1T2                                            @62
    my_strsortcmp                                                              @63
    mi_rsame_with_pos                                                          @64
    nisam_position                                                             @65
    my_fclose                                                                  @66
    my_quick_read                                                              @67
    thr_lock_inited                                                            @68
    _nisam_delete_static_record__FP12st_isam_info                              @69
    thr_got_alarm                                                              @70
    initFile64bit                                                              @71
    _mi_rec_pack                                                               @72
    errbuff                                                                    @73
    nisam_pack_file_magic                                                      @74
    _nisam_rec_unpack__FP12st_isam_infoPcT2Ui                                  @75
    myrg_status                                                                @76
    my_rwlock_init                                                             @77
    my_append                                                                  @78
    myrg_lock_database                                                         @79
    print_defaults                                                             @80
    heap_rename                                                                @81
    _hp_search__FP12st_heap_infoP12st_hp_keydefPCcUi                           @82
    my_write                                                                   @83
    _mi_read_pack_record__FP14st_myisam_infoULPc                               @84
    _mi_pack_key__FP14st_myisam_infoUiPUcT3T2                                  @85
    pthread_cond_destroy                                                       @86
    system_filename                                                            @87
    mi_get_pointer_length                                                      @88
    my_multi_malloc                                                            @89
    mrg_rrnd                                                                   @90
    wild_one                                                                   @91
    error_handler_hook                                                         @92
    my_strxfrm_big5__FPUcPCUci                                                 @93
    my_tmp_file_created                                                        @94
    init_queue                                                                 @95
    init_tree                                                                  @96
    _mi_get_last_key__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefPUcN23PUi               @97
    mrg_position                                                               @98
    _hp_free_level__FP13st_heap_blockUiP12st_heap_ptrsPc                       @99
    get_date                                                                   @100
    ismbhead_ujis__FUi                                                         @101
    mi_delete                                                                  @102
    my_default_record_cache_size                                               @103
    nisam_rsame_with_pos                                                       @104
    my_strnxfrm_gbk__FPUcPCUciT3                                               @105
    nisam_rsame                                                                @106
    my_printf_error                                                            @107
    _mi_dpos__FP14st_myisam_infoUiPUc                                          @108
    ft_init_search                                                             @109
    alloc_dynamic                                                              @110
    nisam_log_file                                                             @111
    dirname_length                                                             @112
    thr_alarm                                                                  @113
    free_charsets                                                              @114
    my_time_to_wait_for_lock                                                   @115
    myrg_rprev                                                                 @116
    _mi_writeinfo__FP14st_myisam_infoUi                                        @117
    end_io_cache                                                               @118
    thr_alarm_inited                                                           @119
    to_lower_gb2312                                                            @120
    mi_panic                                                                   @121
    find_compiled_charset                                                      @122
    _nisam_cmp_static_record__FP12st_isam_infoPCc                              @123
    TlsSetValue__FUlPv                                                         @124
    to_upper_ujis                                                              @125
    _mi_dpointer__FP14st_myisam_infoPUcUL                                      @126
    _nisam_write_keypage__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefULPUc                  @127
    myrg_rlast                                                                 @128
    sort_order_big5                                                            @129
    mbcharlen_gbk__FUi                                                         @130
    pthread_cond_wait                                                          @131
    _nisam_update_blob_record__FP12st_isam_infoUlPCc                           @132
    my_thread_end                                                              @133
    mi_scan_init                                                               @134
    my_disable_flush_key_blocks                                                @135
    _mi_check_index__FP14st_myisam_infoi                                       @136
    my_end                                                                     @137
    mi_keydef_read                                                             @138
    _mi_get_key__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefPUcN23PUi                    @139
    ctype_ujis                                                                 @140
    _calc_blob_length                                                          @141
    ismbhead_euc_kr__FUi                                                       @142
    my_fread                                                                   @143
    THR_LOCK_myisam                                                            @144
    _OS2errno__FUl                                                             @145
    my_n_base_info_read                                                        @146
    optopt                                                                     @147
    myrg_rnext                                                                 @148
    _mi_search__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefPUcUiT4UL                     @149
    ismbhead_sjis__FUi                                                         @150
    my_rename                                                                  @151
    _nisam_make_key__FP12st_isam_infoUiPUcPCcUl                                @152
    my_strcoll_big5__FPCUcT1                                                   @153
    heap_update                                                                @154
    process_alarm                                                              @155
    strxmov__FPcPCce                                                           @156
    _my_store_blob_length                                                      @157
    _nisam_rec_check__FP12st_isam_infoPCc                                      @158
    myisam_concurrent_insert                                                   @159
    dlsym__FPvPc                                                               @160
    TlsAlloc__Fv                                                               @161
    casedn_str                                                                 @162
    thr_lock_init                                                              @163
    to_lower_ujis                                                              @164
    _mi_seq_search__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefPUcT3UiT5PPUcT3Pc         @165
    mi_uniquedef_read                                                          @166
    mi_rsame                                                                   @167
    init_key_cache                                                             @168
    closedir__FP3DIR                                                           @169
    create_temp_file                                                           @170
    mbcharlen_big5__FUi                                                        @171
    heap_create                                                                @172
    mi_safe_mul__FULT1                                                         @173
    _nisam_search_last__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefUl                       @174
    mi_scan                                                                    @175
    heap_rrnd                                                                  @176
    _mi_calc_static_key_length__FP12st_mi_keydefUiPUcN33P13st_mi_s_param       @177
    locks_waited                                                               @178
    close_cached_file                                                          @179
    delete_dynamic_element                                                     @180
    flush_key_blocks                                                           @181
    _mi_pack_get_block_info                                                    @182
    heap_delete                                                                @183
    mi_check_status                                                            @184
    my_chsize                                                                  @185
    my_getwd                                                                   @186
    _nisam_test_if_changed__FP12st_isam_info                                   @187
    mi_rnext_same                                                              @188
    my_pwrite                                                                  @189
    _mi_cmp_static_record__FP14st_myisam_infoPCc                               @190
    my_once_free                                                               @191
    set_changeable_var                                                         @192
    _mi_insert__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefPUcN53ULc                     @193
    mrg_delete                                                                 @194
    _nisam_enlarge_root__FP12st_isam_infoUiPUc                                 @195
    my_no_flags_free                                                           @196
    queue_remove                                                               @197
    heap_rsame                                                                 @198
    opterr                                                                     @199
    my_quick_write                                                             @200
    save_pack_length                                                           @201
    _hp_rec_hashnr__FP12st_hp_keydefPCc                                        @202
    heap_scan                                                                  @203
    ismbchar_big5__FPCcT1                                                      @204
    my_thread_global_end                                                       @205
    mi_open_datafile                                                           @206
    _myisam_log_command                                                        @207
    _dig_vec                                                                   @208
    wild_many                                                                  @209
    to_upper_tis620                                                            @210
    _nisam_write_dynamic_record__FP12st_isam_infoPCc                           @211
    fn_ext                                                                     @212
    nisam_close                                                                @213
    get_charset                                                                @214
    _mi_cmp_dynamic_record__FP14st_myisam_infoPCc                              @215
    TlsFree__FUl                                                               @216
    my_umask_dir                                                               @217
    init_io_cache                                                              @218
    sort_order_czech                                                           @219
    _nisam_check_index__FP12st_isam_infoi                                      @220
    _my_sig_remember                                                           @221
    _nisam_read_pack_record__FP12st_isam_infoUlPc                              @222
    nisam_file_magic                                                           @223
    wild_prefix                                                                @224
    to_upper_big5                                                              @225
    my_like_range_sjis__FPCcUiiT2PcT5PUiT7                                     @226
    opendir__FPc                                                               @227
    _hp_find_block__FP13st_heap_blockUl                                        @228
    _nisam_delete_dynamic_record__FP12st_isam_info                             @229
    _nisam_write_blob_record__FP12st_isam_infoPCc                              @230
    int2str__FlPci                                                             @231
    myisam_pack_file_magic                                                     @232
    mi_is_changed                                                              @233
    longlong10_to_str__FLPci                                                   @234
    mi_position                                                                @235
    sf_malloc_prehunc                                                          @236
    my_message                                                                 @237
    _nisam_dispose__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefUL                           @238
    _nisam_print_key__FP6__fileP11st_n_keysegPCUc                              @239
    mi_keyseg_read                                                             @240
    tls_bits                                                                   @241
    thr_abort_locks                                                            @242
    _mi_pack_rec_unpack__FP14st_myisam_infoPcT2Ul                              @243
    set_all_changeable_vars                                                    @244
    nisam_quick_table_bits                                                     @245
    tree_search                                                                @246
    myisam_log_file                                                            @247
    charsets_dir                                                               @248
    mi_keydef_write                                                            @249
    strnlen__FPCcUi                                                            @250
    dlopen__FPci                                                               @251
    _hp_find_named_heap__FPCc                                                  @252
    llstr__FLPc                                                                @253
    myisam_pid                                                                 @254
    _hp_delete_key__FP12st_heap_infoP12st_hp_keydefPCcPci                      @255
    _nisam_insert__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefPUcN53Ul                      @256
    my_lwrite__FiPCcUiT1                                                       @257
    ismbchar_gbk__FPCcT1                                                       @258
    THR_LOCK_heap                                                              @259
    mi_update                                                                  @260
    _hp_write_key__FP13st_heap_shareP12st_hp_keydefPCcPc                       @261
    _mi_write_part_record__FP14st_myisam_infoULUlT2PPcPUlPi                    @262
    _hp_rectest__FP12st_heap_infoPCc                                           @263
    load_defaults                                                              @264
    ctype_latin1                                                               @265
    _nisam_key_cmp__FP11st_n_keysegPUcT2UiT4                                   @266
    _nisam_bin_search__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefPUcT3UiT5PPUcT3           @267
    hash_init                                                                  @268
    strtoull                                                                   @269
    globerrs                                                                   @270
    myrg_extra                                                                 @271
    _nisam_read_static_record__FP12st_isam_infoUlPc                            @272
    __ct__9File64bitFv                                                         @273
    to_lower_tis620                                                            @274
    _mi_read_key_record__FP14st_myisam_infoULPc                                @275
    mrg_info                                                                   @276
    my_b_fill                                                                  @277
    sopen__FPCciN22                                                            @278
    thr_upgraded_concurrent_insert_lock                                        @279
    mi_log                                                                     @280
    _nisam_read_pack_info__FP12st_isam_infoi                                   @281
    readdir__FP3DIR                                                            @282
    _my_signals                                                                @283
    pthread_dummy                                                              @284
    my_uncompress                                                              @285
    _nisam_splitt_page__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefPUcN23                   @286
    mi_base_info_write                                                         @287
    _mi_rec_pos__FP16st_mi_isam_sharePUc                                       @288
    bmove_upp__FPcPCcUi                                                        @289
    hash_search                                                                @290
    my_once_alloc                                                              @291
    _nisam_cmp_dynamic_record__FP12st_isam_infoPCc                             @292
    fatal_error_handler_hook                                                   @293
    ismbchar_ujis__FPCcT1                                                      @294
    _mi_get_pack_key__FP12st_mi_keydefUiPPUcPUc                                @295
    pthread_cond_timedwait                                                     @296
    pack_filename                                                              @297
    mrg_rsame                                                                  @298
    myisam_quick_table_bits                                                    @299
    _my_b_read                                                                 @300
    ismbchar_gb2312__FPCcT1                                                    @301
    THR_LOCK_malloc                                                            @302
    THR_LOCK_net                                                               @303
    mi_open                                                                    @304
    my_strcasecmp                                                              @305
    heap_open_list                                                             @306
    init_thr_alarm                                                             @307
    mbcharlen_euc_kr__FUi                                                      @308
    my_compress_alloc                                                          @309
    heap_delete_all                                                            @310
    bitmap_free                                                                @311
    THR_LOCK_isam                                                              @312
    thr_upgrade_write_delay_lock                                               @313
    _nisam_readinfo__FP12st_isam_infoiT2                                       @314
    key_cache_write                                                            @315
    my_strcasestr                                                              @316
    my_snprintf                                                                @317
    mi_rename                                                                  @318
    _nisam_search_first__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefUl                      @319
    pthread_attr_setprio                                                       @320
    get_charset_by_name                                                        @321
    my_set_alarm_variable                                                      @322
    is_prefix__FPCcT1                                                          @323
    hash_insert                                                                @324
    my_file_opened                                                             @325
    _mi_ck_delete__FP14st_myisam_infoUiPUcT2                                   @326
    _mi_mark_file_changed__FP14st_myisam_info                                  @327
    my_clock                                                                   @328
    my_realloc                                                                 @329
    ft_free_stopwords                                                          @330
    mrg_create                                                                 @331
    strdup_root                                                                @332
    _nisam_update_static_record__FP12st_isam_infoUlPCc                         @333
    mi_static_checksum                                                         @334
    my_stream_opened                                                           @335
    _my_blocks_changed                                                         @336
    my_b_seek                                                                  @337
    _findclose__Fl                                                             @338
    wild_compare                                                               @339
    my_dirend                                                                  @340
    my_strcoll_tis620__FPCUcT1                                                 @341
    heap_scan_init                                                             @342
    strappend__FPcUii                                                          @343
    init_alloc_root                                                            @344
    my_tempnam                                                                 @345
    qsort2                                                                     @346
    my_strcoll_czech__FPCUcT1                                                  @347
    _mi_make_key__FP14st_myisam_infoUiPUcPCcUL                                 @348
    my_casecmp                                                                 @349
    intern_filename                                                            @350
    _mi_new__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydef                                 @351
    to_lower_gbk                                                               @352
    mrg_update                                                                 @353
    myrg_open_list                                                             @354
    hash_free                                                                  @355
    hash_update                                                                @356
    thr_reschedule_write_lock                                                  @357
    heap_rnext                                                                 @358
    getopt_long                                                                @359
    my_fwrite                                                                  @360
    thr_lock_data_init                                                         @361
    _mi_read_rnd_static_record__FP14st_myisam_infoPcULc                        @362
    delete_tree                                                                @363
    sf_min_adress                                                              @364
    myrg_position                                                              @365
    _nisam_log_command__F18nisam_log_commandsP12st_isam_infoPCcUii             @366
    to_lower_czech                                                             @367
    flush_io_cache                                                             @368
    nisam_delete                                                               @369
    compiled_charset_number__FPCc                                              @370
    myrg_rrnd                                                                  @371
    my_strcoll_sjis__FPCUcT1                                                   @372
    thr_alarm_kill                                                             @373
    tree_delete                                                                @374
    ctype_sjis                                                                 @375
    _hp_rec_key_cmp__FP12st_hp_keydefPCcT2                                     @376
    _nisam_seq_search__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefPUcT3UiT5PPUcT3           @377
    my_once_extra                                                              @378
    _mi_ft_cmp__FP14st_myisam_infoUiPCcT3                                      @379
    pthread_cond_broadcast                                                     @380
    mi_delete_all_rows                                                         @381
    heap_open                                                                  @382
    heap_write                                                                 @383
    _my_b_get                                                                  @384
    nisam_info                                                                 @385
    _hp_key_cmp__FP12st_hp_keydefPCcT2                                         @386
    nisam_log                                                                  @387
    to_lower_sjis                                                              @388
    get_charsets_dir                                                           @389
    my_fseek                                                                   @390
    my_b_vprintf                                                               @391
    pack_dirname                                                               @392
    my_strdup                                                                  @393
    _mi_write_blob_record__FP14st_myisam_infoPCc                               @394
    soundex_map                                                                @395
    _mi_update_static_record__FP14st_myisam_infoULPCc                          @396
    _nisam_get_last_key__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefPUcN23                  @397
    my_read                                                                    @398
    _nisam_search__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefPUcUiT4Ul                     @399
    localtime_r                                                                @400
    _mi_cmp_static_unique                                                      @401
    my_strcoll_gbk__FPCUcT1                                                    @402
    strnmov__FPcPCcUi                                                          @403
    raid_type_string                                                           @404
    mi_write                                                                   @405
    my_compress                                                                @406
    nisam_rrnd                                                                 @407
    compiled_charsets                                                          @408
    set_default_charset                                                        @409
    init_dynamic_string                                                        @410
    get_ptr_compare                                                            @411
    myisam_delay_key_write                                                     @412
    reinit_queue                                                               @413
    _hp_make_key__FP12st_hp_keydefPcPCc                                        @414
    _mi_cmp_dynamic_unique                                                     @415
    to_lower_euc_kr                                                            @416
    my_strnncoll_gbk__FPCUciT1T2                                               @417
    ctype_gb2312                                                               @418
    list_add                                                                   @419
    _mi_print_key__FP6__fileP12st_mi_keysegPCUcUi                              @420
    max_write_lock_count                                                       @421
    mi_create                                                                  @422
    to_upper_latin1                                                            @423
    my_string_ptr_sort                                                         @424
    bitmap_init                                                                @425
    ctype_gbk                                                                  @426
    _nisam_kpointer__FP12st_isam_infoPUcUl                                     @427
    _close                                                                     @428
    radixsort_for_str_ptr                                                      @429
    _nisam_writeinfo__FP12st_isam_infoUi                                       @430
    my_signals                                                                 @431
    my_thread_global_init                                                      @432
    to_lower_big5                                                              @433
    mi_rrnd                                                                    @434
    my_errmsg                                                                  @435
    _mi_get_static_key__FP12st_mi_keydefUiPPUcPUc                              @436
    cNewCount                                                                  @437
    init_thr_lock                                                              @438
    _nisam_ck_delete__FP12st_isam_infoUiPUc                                    @439
    thr_print_locks                                                            @440
    is_stopword__FPcUi                                                         @441
    my_strnxfrm_tis620__FPUcPCUciT3                                            @442
    directory_file_name                                                        @443
    strxnmov__FPcUiPCce                                                        @444
    _mi_ck_write__FP14st_myisam_infoUiPUcT2                                    @445
    casedn                                                                     @446
    _my_cache_w_requests                                                       @447
    heap_clear                                                                 @448
    mbcharlen_gb2312__FUi                                                      @449
    nisam_rkey                                                                 @450
    caseup                                                                     @451
    mi_open_keyfile                                                            @452
    my_abort_hook                                                              @453
    _nisam_read_cache__FP11st_io_cachePcUlUii                                  @454
    my_disable_symlinks                                                        @455
    _calc_total_blob_length__FP12st_isam_infoPCc                               @456
    _mi_key_cmp__FP12st_mi_keysegPUcT2UiT4PUi                                  @457
    my_sortncmp                                                                @458
    my_register_filename                                                       @459
    wf_comp                                                                    @460
    my_lread__FiPcUiT1                                                         @461
    pRememberRoot                                                              @462
    mi_get_status                                                              @463
    my_init                                                                    @464
    thr_unlock                                                                 @465
    _hp_search_next__FP12st_heap_infoP12st_hp_keydefPCcP15st_hp_hash_info      @466
    strfill__FPcUii                                                            @467
    my_use_symdir                                                              @468
    find_type                                                                  @469
    my_fdopen                                                                  @470
    sf_max_adress                                                              @471
    alarm_thread                                                               @472
    to_unix_path                                                               @473
    real_open_cached_file                                                      @474
    dirname_part                                                               @475
    pthread_attr_destroy                                                       @476
    fix_rec_buff_for_blob__FP12st_isam_infoUi                                  @477
    init_glob_errs                                                             @478
    _write                                                                     @479
    _nisam_read_key_record__FP12st_isam_infoUlPc                               @480
    _nisam_get_block_info__FP13st_block_infoiUl                                @481
    nisam_log_filename                                                         @482
    thr_multi_lock                                                             @483
    _nisam_log__F18nisam_log_commandsP12st_isam_infoPCcUi                      @484
    compiled_charset_name__FUi                                                 @485
    _my_cache_r_requests                                                       @486
    thr_lock_delete                                                            @487
    tls_mutex                                                                  @488
    bchange__FPcUiPCcN22                                                       @489
    _hp_clear__FP13st_heap_share                                               @490
    _my_calc_total_blob_length                                                 @491
    heap_panic                                                                 @492
    myrg_rsame                                                                 @493
    hash_element                                                               @494
    crypt                                                                      @495
    _nisam_keylength__FP11st_n_keydefPUc                                       @496
    dynstr_free                                                                @497
    pop_dynamic                                                                @498
    my_filename                                                                @499
    pthread_mutex_destroy                                                      @500
    _nisam_fetch_keypage__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefULPUci                 @501
    my_strnncoll_sjis__FPCUciT1T2                                              @502
    _mi_update_blob_record__FP14st_myisam_infoULPCc                            @503
    _my_cache_write                                                            @504
    _my_thread_var                                                             @505
    my_strxfrm_czech__FPUcPCUci                                                @506
    unpack_filename                                                            @507
    THR_LOCK_open                                                              @508
    _nisam_log_record__F18nisam_log_commandsP12st_isam_infoPCcUli              @509
    myrg_open                                                                  @510
    mi_state_info_read_dsk                                                     @511
    tls_storage                                                                @512
    nisam_extra                                                                @513
    my_strxfrm_sjis__FPUcPCUci                                                 @514
    _nisam_new__FP12st_isam_infoP11st_n_keydef                                 @515
    default_charset_info                                                       @516
    _downheap                                                                  @517
    my_disable_async_io                                                        @518
    myisam_flush                                                               @519
    home_dir                                                                   @520
    mysys_uses_curses                                                          @521
    dlerror__Fv                                                                @522
    int10_to_str__FlPci                                                        @523
    win_pthread_setspecific                                                    @524
    locks_immediate                                                            @525
    _mi_calc_var_pack_key_length__FP12st_mi_keydefUiPUcN33P13st_mi_s_param     @526
    DllMain                                                                    @527
    my_open                                                                    @528
    _lock64__FiT1ULT3T1                                                        @529
    my_thread_name                                                             @530
    _print_csinfo__FP15charset_info_st                                         @531
    my_like_range_czech__FPCcUiiT2PcT5PUiT7                                    @532
    my_rw_rdlock                                                               @533
    pthread_mutex_init                                                         @534
    _nisam_get_pack_key_length__FP11st_n_keydefUiPUcN23P10st_s_param           @535
    ft_precompiled_stopwords                                                   @536
    wf_end                                                                     @537
    _mi_read_dynamic_record__FP14st_myisam_infoULPc                            @538
    ThNormalize__FPUcUiPCUcT2                                                  @539
    _nisam_ck_write__FP12st_isam_infoUiPUc                                     @540
    myrg_close                                                                 @541
    mi_delete_table                                                            @542
    nisam_lock_database                                                        @543
    nisam_write                                                                @544
    sort_order_gb2312                                                          @545
    sort_order_latin1                                                          @546
    _mi_ft_add__FP14st_myisam_infoUiPcPCcUL                                    @547
    mi_records_in_range                                                        @548
    make_type                                                                  @549
    mrg_open_list                                                              @550
    my_disable_locking                                                         @551
    _mi_ft_del__FP14st_myisam_infoUiPcPCcUL                                    @552
    my_thread_id                                                               @553
    my_pthread_create_detached                                                 @554
    _my_cache_read                                                             @555
    my_like_range_gbk__FPCcUiiT2PcT5PUiT7                                      @556
    _nisam_pack_key__FP12st_isam_infoUiPUcT3T2                                 @557
    ft_linearize__FP14st_myisam_infoUiPcP7st_tree                              @558
    ismbhead_big5__FUi                                                         @559
    _nisam_write_static_record__FP12st_isam_infoPCc                            @560
    _myisam_log_record                                                         @561
    my_delete                                                                  @562
    nisam_rlast                                                                @563
    list_cons                                                                  @564
    ctype_czech                                                                @565
    insert_dynamic                                                             @566
    _nisam_get_key__FP11st_n_keydefUiPPUcPUc                                   @567
    my_ftell                                                                   @568
    my_strnxfrm_czech__FPUcPCUciT3                                             @569
    _hp_free__FP13st_heap_share                                                @570
    _nisam_write_part_record__FP12st_isam_infoUlUiT2PPcPUiPi                   @571
    my_rw_wrlock                                                               @572
    get_charset_number                                                         @573
    my_create                                                                  @574
    ft_read_next                                                               @575
    _mi_get_block_info                                                         @576
    _nisam_pack_get_block_info__FP13st_block_infoUiiUl                         @577
    _nisam_kpos__FUiPUc                                                        @578
    pthread_cond_init                                                          @579
    nisam_create                                                               @580
    _nisam_find_half_pos__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefPUcT3                  @581
    _mi_find_half_pos__FUiP12st_mi_keydefPUcT3PUiPPUc                          @582
    mi_unique_hash                                                             @583
    freeze_size                                                                @584
    thr_end_alarm                                                              @585
    my_thread_init                                                             @586
    sf_malloc_quick                                                            @587
    mi_rnext                                                                   @588
    mi_update_status                                                           @589
    nisam_rfirst                                                               @590
    sf_malloc_endhunc                                                          @591
    bitmap_clear_bit                                                           @592
    free_root                                                                  @593
    case_sort                                                                  @594
    my_itoa__FiPcT1                                                            @595
    set_default_charset_by_name                                                @596
    heap_close                                                                 @597
    strcend__FPCci                                                             @598
    _mi_search_next__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefPUcUiT4UL                @599
    _mi_read_pack_info__FP14st_myisam_infoi                                    @600
    dynstr_append                                                              @601
    sort_order_sjis                                                            @602
    myrg_rkey                                                                  @603
    myrg_delete                                                                @604
    _mi_rec_unpack__FP14st_myisam_infoPcT2Ul                                   @605
    _mi_delete_dynamic_record__FP14st_myisam_info                              @606
    mrg_close                                                                  @607
    my_ltoa__FlPci                                                             @608
    pthread_no_free                                                            @609
    _mi_read_rnd_pack_record__FP14st_myisam_infoPcULc                          @610
    nisam_open_list                                                            @611
    _mi_store_var_pack_key__FP12st_mi_keydefPUcP13st_mi_s_param                @612
    heap_check_heap                                                            @613
    heap_info                                                                  @614
    _findfirst__FPcP11_finddata_t                                              @615
    ismbhead_gb2312__FUi                                                       @616
    nisam_open                                                                 @617
    to_lower_latin1                                                            @618
    set_dynamic                                                                @619
    nisam_is_changed                                                           @620
    my_dont_interrupt                                                          @621
    _mi_write_static_record__FP14st_myisam_infoPCc                             @622
    stripp_sp                                                                  @623
    dlclose__FPv                                                               @624
    _nisam_rec_pack__FP12st_isam_infoPcPCc                                     @625
    soundex                                                                    @626
    _read                                                                      @627
    _mi_read_cache__FP11st_io_cachePcULUii                                     @628
    _mi_move_key__FP12st_mi_keydefPUcT2                                        @629
    mi_lock_database                                                           @630
    my_fstat                                                                   @631
    ft_keysegs                                                                 @632
    _mi_rec_check__FP14st_myisam_infoPCc                                       @633
    heap_rkey                                                                  @634
    myrg_panic                                                                 @635
    nisam_flush                                                                @636
    tree_insert                                                                @637
    my_rw_unlock                                                               @638
    test_if_hard_path                                                          @639
    my_sortcmp                                                                 @640
    _nisam_dpos__FP12st_isam_infoUiPUc                                         @641
    _ft_make_key__FP14st_myisam_infoUiPcP10st_ft_wordUL                        @642
    my_vsnprintf                                                               @643
    alloc_root                                                                 @644
    _mi_update_dynamic_record__FP14st_myisam_infoULPCc                         @645
    to_upper_sjis                                                              @646
    tree_walk                                                                  @647
    unpack_dirname                                                             @648
    myisam_max_temp_length                                                     @649
    mi_unique_comp                                                             @650
    mi_rkey                                                                    @651
    mi_close                                                                   @652
    find_compiled_charset_by_name                                              @653
    delete_dynamic                                                             @654
    mi_copy_status                                                             @655
    ismbchar_euc_kr__FPCcT1                                                    @656
    home_dir_buff                                                              @657
    update_auto_increment__FP14st_myisam_infoPCc                               @658
    _nisam_dpointer__FP12st_isam_infoPUcUl                                     @659
    _mi_kpointer__FP14st_myisam_infoPUcUL                                      @660
    lCurMemory                                                                 @661
    to_upper_czech                                                             @662
    ismbhead_gbk__FUi                                                          @663
    my_mkdir                                                                   @664
    lMaxMemory                                                                 @665
    nisam_rnext                                                                @666
    _nisam_read_dynamic_record__FP12st_isam_infoUlPc                           @667
    hash_delete                                                                @668
    _myisam_log                                                                @669
    bitmap_set_next                                                            @670
    mrg_lock_database                                                          @671
    mi_rlast                                                                   @672
    _my_blocks_used                                                            @673
    mi_uniquedef_write                                                         @674
    my_copystat                                                                @675
    myrg_create                                                                @676
    heap_find                                                                  @677
    myisam_readnext_vec                                                        @678
    myisam_block_size                                                          @679
    _hp_mask__FUlN21                                                           @680
    _mi_calc_bin_pack_key_length__FP12st_mi_keydefUiPUcN33P13st_mi_s_param     @681
    nisam_block_size                                                           @682
    dynstr_realloc                                                             @683
    pthread_mutex_lock                                                         @684
    my_error                                                                   @685
    to_upper_gbk                                                               @686
    pthread_mutex_unlock                                                       @687
    my_tell                                                                    @688
    my_rwlock_destroy                                                          @689
    _myrg_init_queue__FP12st_myrg_infoi16ha_rkey_function                      @690
    _nisam_move_key__FP11st_n_keydefPUcT2                                      @691
    cleanup_dirname                                                            @692
    my_strxfrm_tis620__FPUcPCUci                                               @693
    _mi_calc_var_key_length__FP12st_mi_keydefUiPUcN33P13st_mi_s_param          @694
    _mi_calc_blob_length                                                       @695
    myisam_file_magic                                                          @696
    str2int__FPCcilT3Pl                                                        @697
    nisam_records_in_range                                                     @698
    win_pthread_init                                                           @699
    heap_rfirst                                                                @700
    fail                                                                       @701
    _my_b_write                                                                @702
    heap_position                                                              @703
    strend__FPCc                                                               @704
    my_copy                                                                    @705
    _nisam_read_rnd_static_record__FP12st_isam_infoPcUli                       @706
    to_upper_gb2312                                                            @707
    _mi_decrement_open_count__FP14st_myisam_info                               @708
    mi_fix_rec_buff_for_blob__FP14st_myisam_infoUl                             @709
    _nisam_search_next__FP12st_isam_infoP11st_n_keydefPUcUiUl                  @710
    my_message_no_curses                                                       @711
    libmysql_init__Fv                                                          @712
    strmake__FPcPCcUi                                                          @713
    heap_rlast                                                                 @714
    longlong2str__FLPci                                                        @715
    my_strnncoll_czech__FPCUciT1T2                                             @716
    my_progname                                                                @717
    THR_LOCK_keycache                                                          @718
    set_changeable_varval                                                      @719
    list_charsets                                                              @720
    thr_multi_unlock                                                           @721
    end_key_cache                                                              @722
    nisam_update                                                               @723
    key_cache_read                                                             @724
    _mi_kpos__FUiPUc                                                           @725
    fn_same                                                                    @726
    _nisam_pack_rec_unpack__FP12st_isam_infoPcT2Ui                             @727
    ctype_big5                                                                 @728
    my_b_printf                                                                @729
    ft_init_stopwords                                                          @730
    pthread_attr_init                                                          @731
    _mi_get_binary_pack_key__FP12st_mi_keydefUiPPUcPUc                         @732
    my_file_info                                                               @733
    my_load_path                                                               @734
    open_cached_file                                                           @735
    _mi_split_page__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefPUcN23c                   @736
    _getopt_internal                                                           @737
    sort_order_tis620                                                          @738
    my_inet_ntoa                                                               @739
    TlsGetValue__FUl                                                           @740
    fn_format                                                                  @741
    to_upper_euc_kr                                                            @742
    checksum                                                                   @743
    _mi_delete_static_record__FP14st_myisam_info                               @744
    memdup_root                                                                @745
    _nisam_get_static_key__FP11st_n_keydefUiPPUcPUc                            @746
    my_fopen                                                                   @747
    my_have_got_alarm                                                          @748
    mi_keyseg_write                                                            @749
    my_strnxfrm_big5__FPUcPCUciT3                                              @750
    mi_rprev                                                                   @751
    defaults_extra_file                                                        @752
    THR_LOCK_lock                                                              @753
    my_memdup                                                                  @754
    get_dynamic                                                                @755
    ft_parse__FP7st_treePci                                                    @756
    reinit_io_cache                                                            @757
    default_directories                                                        @758
    _mi_readinfo__FP14st_myisam_infoiT2                                        @759
    _mi_test_if_changed__FP14st_myisam_info                                    @760
    _mi_search_last__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefUL                       @761
    mi_status                                                                  @762
    _findnext__FlP11_finddata_t                                                @763
    mbcharlen_ujis__FUi                                                        @764
    my_close                                                                   @765
    my_dir                                                                     @766
    my_umask                                                                   @767
    my_redel                                                                   @768
    optarg                                                                     @769
    nisam_panic                                                                @770
    mi_recinfo_read                                                            @771
    curr_dir                                                                   @772
    _hp_hashnr__FP12st_hp_keydefPCc                                            @773
    _nisam_read_rnd_dynamic_record__FP12st_isam_infoPcUli                      @774
    _hp_get_new_block__FP13st_heap_blockPUl                                    @775
    _mi_keylength__FP12st_mi_keydefPUc                                         @776
    list_walk                                                                  @777
    pthread_attr_setstacksize                                                  @778
    my_b_gets                                                                  @779
    mi_state_info_write                                                        @780
    list_length                                                                @781
    mi_recinfo_write                                                           @782
    mrg_open                                                                   @783
    heap_extra                                                                 @784
    key_cache_inited                                                           @785
    THR_KEY_mysys                                                              @786
    thr_lock                                                                   @787
    list_delete                                                                @788
    get_charset_name                                                           @789
    convert_dirname                                                            @790
    _mi_read_rnd_dynamic_record__FP14st_myisam_infoPcULc                       @791
    strmov__FPcPCc                                                             @792
    hash_next                                                                  @793
    dynstr_append_mem                                                          @794
    heap_rprev                                                                 @795
    ctype_tis620                                                               @796
    my_setwd                                                                   @797
    mbcharlen_sjis__FUi                                                        @798
    _mi_store_static_key__FP12st_mi_keydefPUcP13st_mi_s_param                  @799
    optind                                                                     @800
    my_strnxfrm_sjis__FPUcPCUciT3                                              @801
    my_strnncoll_big5__FPCUciT1T2                                              @802
    _nisam_update_dynamic_record__FP12st_isam_infoUlPCc                        @803
    pthread_create                                                             @804
    heap_share_list                                                            @805
    my_like_range_big5__FPCcUiiT2PcT5PUiT7                                     @806
    _mi_read_static_record__FP14st_myisam_infoULPc                             @807
    my_malloc                                                                  @808
    pthread_exit                                                               @809
    _nisam_read_rnd_pack_record__FP12st_isam_infoPcUli                         @810
    _mi_search_first__FP14st_myisam_infoP12st_mi_keydefUL                      @811
    _lseek64__FiLT1                                                            @812


