library os2ahci
Description '$@#thi.guten (www.thiguten.de):1.00.20110221#@OS/2 AHCI Adapter Device Driver'
protmode

segments
  DEVHDR        CLASS 'DATA'
  _DATA         CLASS 'DATA'
  CONST         CLASS 'CONST'
  _BSS          CLASS 'BSS'
  c_common      CLASS 'BSS'
  _z_data       CLASS 'BSS'
  _TEXT         CLASS 'CODE' IOPL
  'CODE'        CLASS 'CODE' IOPL
  RMCode        CLASS 'CODE' IOPL
  LIBCODE       CLASS 'CODE' IOPL
  _z_text       CLASS 'CODE' IOPL

