[Application Options]

ApplicationIcon=@NV_DEV@\build\sibyl\default.ico

[Browser Files]

File0=SYSTEM
File1=OS2DEF
File2=BSETIB
File3=BSEEXCPT
File4=BSEDOS
File5=PMWIN
File6=DOS
File7=BSEERR
File8=PMSHL
File9=LANGUAGE
File10=SYSUTILS
File11=CLASSES
File12=TESTASSERT
File13=CHARUTILSUNIT
File14=DEBUGUNIT
File15=INIFILES
File16=PMBITMAP
File17=PMGPI
File18=PMDEV
File19=ACLUTILITY
File20=STRINGUTILSUNIT
File21=BSEDEV
File22=FILEUTILSUNIT
File23=VERSIONUNIT
File24=CMDLINEPARAMETERUNIT
File25=CMDLINEPARAMETERUNITTESTS
File26=CHARUTILSUNITTESTS
File27=STRINGUTILSUNITTESTS
File28=FILEUTILSUNITTESTS
File29=HELPTOPICTESTS

[Compiler Options]

CodeGeneration=
Syntax=
Optimize=
RuntimeCheck=InOut,Stack
CondDefine=

[Compiler Warnings]

Warnings=W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7
MaxWarnings=200
MaxErrors=10

[Debugger Options]

DebugInfo=LocalSymbols
EvalHints=True
Dbg_Options=1
RTL_Exceptions=1073741823
SPCC_Exceptions=4194303

[Directories]

LastDir=
OutDir=@NV_DEV@\build\newview_test
LibDir=@NV_DEV@\build\newview;@NV_DEV@\build\library;@NV_DEV@\build\components;@NV_DEV@\build\sibyl\lib
LibSrcDir=@NV_DEV@\newview;@NV_DEV@\Library;@NV_DEV@\sibyl\spcc;@NV_DEV@\sibyl\rtl;@NV_DEV@\library;@NV_DEV@\components
IncSrcDir=@NV_DEV@\Components;@NV_DEV@\Library;@NV_DEV@\NewView
CompInstallDir=@NV_DEV@\build\components

[Find History]

Find0=testFileIsReadonl
Find1=testListSubDirectories_NoneWithHidden
Find2=testListFilesInDirectory_OneFile
Find3=testParseCmdLine_upperI
Find4=testParseCmdLine_lowerG
Find5=language
Find6=OnLanguageEvent
Find7=isDefault
Find8=prefix
Find9=TextInputForm
Find10=TLanguageProc
Find11=TLanguageEvent
Find12=Register
Find13=loadstring
Find14=LoadString
Find15=GetTranslationFor

[General]

Version=Sibyl Project Ver2.02
ProjectName=newviewtests.spr
ProjectType=NonVisual
CompLibName=
Win32CompLibName=
RunParameter=5
InActiveLanguages=
CurrentLanguage=
Platform=Standard

[Last Closed Files]

File0=..\Components\SplitBar.PAS
File1=..\Library\FileUtilsUnit.pas
File2=.\StringUtilsUnitTests.pas
File3=.\FileUtilsUnitTests.pas

[Last Open Files]

File0=.\NewViewTests.pas
File0.Left=-4
File0.Bottom=-5
File0.Width=1388
File0.Height=582
File0.Column=41
File0.Line=40
File1=.\TestAssert.pas
File1.Left=-4
File1.Bottom=-5
File1.Width=1388
File1.Height=582
File1.Column=1
File1.Line=39
File2=..\Components\ACLLanguageUnit.pas
File2.Left=-4
File2.Bottom=-5
File2.Width=1388
File2.Height=582
File2.Column=1
File2.Line=229
File3=..\COMPONENTS\ACLMessageForm.pas
File3.Left=-4
File3.Bottom=-5
File3.Width=1388
File3.Height=582
File3.Column=1
File3.Line=62
File4=..\COMPONENTS\ACLDialogs.pas
File4.Left=-4
File4.Bottom=-5
File4.Width=1388
File4.Height=582
File4.Column=26
File4.Line=294
File5=..\NewView\FileDialogForm.pas
File5.Left=-4
File5.Bottom=-5
File5.Width=1388
File5.Height=582
File5.Column=42
File5.Line=300
File6=..\NewView\HelpFile.pas
File6.Left=-4
File6.Bottom=-5
File6.Width=1388
File6.Height=582
File6.Column=35
File6.Line=702
File7=.\CmdLineParameterUnitTests.pas
File7.Left=-4
File7.Bottom=-5
File7.Width=1388
File7.Height=582
File7.Column=88
File7.Line=785
File8=..\NewView\CmdLineParameterUnit.pas
File8.Left=-4
File8.Bottom=-5
File8.Width=1388
File8.Height=582
File8.Column=96
File8.Line=397
File9=.\FileUtilsUnitTests.pas
File9.Left=-4
File9.Bottom=-5
File9.Width=1388
File9.Height=582
File9.Column=82
File9.Line=1214

[Linker Options]

DataSegment=Normal
LinkerTarget=Window
ExePacking=ExePack2
RunVDM=True
CurrentLanguage=Default
InstallLanguages=

[Memory Sizes]

Heap=8192
Stack=256

[Project Files]

Primary=.\NewViewTests.pas
MainFile0=.\NewViewTests.pas
MainFile0.Ext=.EXE
MainFile0.Checksum=7936
MainFile0.Expanded=False
MainFile0.File0=.\StringUtilsUnitTests.pas
MainFile0.File1=.\TestAssert.pas
MainFile0.File2=..\FileUtilsUnit.pas
MainFile0.File3=.\CompatibleFileUtilsUnitTests.pas
MainFile0.File4=[Dependencies]
MainFile0.Dependency0=.\TESTASSERT.PAS
MainFile0.Dependency1=..\Library\CHARUTILSUNIT.PAS
MainFile0.Dependency2=..\Library\DEBUGUNIT.PAS
MainFile0.Dependency3=..\Library\ACLUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency4=..\Library\STRINGUTILSUNIT.PAS
MainFile0.Dependency5=..\Library\FILEUTILSUNIT.PAS
MainFile0.Dependency6=..\NewView\VERSIONUNIT.PAS
MainFile0.Dependency7=..\NewView\CMDLINEPARAMETERUNIT.PAS
MainFile0.Dependency8=.\CMDLINEPARAMETERUNITTESTS.PAS
MainFile0.Dependency9=.\CHARUTILSUNITTESTS.PAS
MainFile0.Dependency10=.\STRINGUTILSUNITTESTS.PAS
MainFile0.Dependency11=.\FILEUTILSUNITTESTS.PAS
MainFile0.Dependency12=.\HELPTOPICTESTS.PAS

[Replace History]

Replace0=ListFilesInDirectory
Replace1=Test
Replace2=TCmdLineParameters
Replace3=G'
Replace4=G;
Replace5=Colon
Replace6=doubleColonS
Replace7=withoutColumnS
Replace8=caseS
Replace9=emptyColonS
Replace10=emptyS
Replace11=empty
Replace12=upperS

[Repository]

Page0=[Object Repository]
Page0.Installed=True

[SCU]

SCUName=
MainForm=

[Win32 Application Options]

ApplicationIcon=

[Win32 Compiler Options]

CodeGeneration=
Syntax=
Optimize=OptimizeCommonSub,OptimizePeephole
RuntimeCheck=
CondDefine=

[Win32 Compiler Warnings]

Warnings=W2,W3,W4,W5,W6,W7
MaxWarnings=200
MaxErrors=10

[Win32 Debugger Options]

DebugInfo=
EvalHints=True
Dbg_Options=0
RTL_Exceptions=1073741823
SPCC_Exceptions=4194303

[Win32 Directories]

LastDir=
OutDir=@NV_DEV@\build\newview_test\w32
LibDir=@NV_DEV@\build\newview\w32;@NV_DEV@\build\library\w32;@NV_DEV@\build\components\w32;@NV_DEV@\build\sibyl\lib\w32
LibSrcDir=@NV_DEV@\newview;@NV_DEV@\Library;@NV_DEV@\sibyl\spcc;@NV_DEV@\sibyl\rtl;@NV_DEV@\library;@NV_DEV@\components
IncSrcDir=@NV_DEV@\Components;@NV_DEV@\Library;@NV_DEV@\NewView
CompInstallDir=@NV_DEV@\build\components\w32

[Win32 Linker Options]

DataSegment=Normal
LinkerTarget=GUI
ExePacking=ExePack2
RunVDM=True
CurrentLanguage=Default
InstallLanguages=

[Win32 Memory Sizes]

Heap=8192
Stack=256

