[Application Options]

ApplicationIcon=@NV_DEV@\ConfigApps\ConfigApps.ico

[Browser Files]

File0=SYSTEM
File1=OS2DEF
File2=BSETIB
File3=BSEEXCPT
File4=BSEDOS
File5=PMWIN
File6=PMBITMAP
File7=PMGPI
File8=PMDEV
File9=PMSTDDLG
File10=PMHELP
File11=MESSAGES
File12=DOS
File13=BSEERR
File14=PMSHL
File15=LANGUAGE
File16=SYSUTILS
File17=CLASSES
File18=FORMS
File19=GRAPHICS
File20=BUTTONS
File21=STDCTRLS
File22=EXTCTRLS
File23=COMCTRLS
File24=FILECTRL
File25=PMSPL
File26=PRINTERS
File27=DIALOGS
File28=CUSTOMHEADERCONTROL
File29=CHARUTILSUNIT
File30=DEBUGUNIT
File31=INIFILES
File32=ACLUTILITY
File33=STRINGUTILSUNIT
File34=MULTICOLUMNLISTBOX
File35=ACLFINDFUNCTIONS
File36=ACLSTRINGUTILITY
File37=ACLFILEIOUTILITY
File38=ACLSTRING
File39=ACLFILEUTILITY
File40=TABCTRLS
File41=CONTROLSUTILITY
File42=CUSTOMMEMO
File43=SYSTEMICONUNIT
File44=COOLBAR2
File45=ACLLANGUAGEUNIT
File46=ACLMESSAGEFORM
File47=ACLDIALOGS
File48=MAINFORMUNIT

[Compiler Options]

CodeGeneration=
Syntax=
Optimize=OptimizeCommonSub,OptimizePeephole
RuntimeCheck=
CondDefine=

[Compiler Warnings]

Warnings=W2,W3,W4,W5,W6,W7
MaxWarnings=200
MaxErrors=10

[Debugger Options]

DebugInfo=LocalSymbols
EvalHints=True
Dbg_Options=0
RTL_Exceptions=1073741823
SPCC_Exceptions=4194303

[Directories]

LastDir=
OutDir=@NV_DEV@\build\configapps
LibDir=@NV_DEV@\build\sibyl\lib;@NV_DEV@\build\library;@NV_DEV@\build\components
LibSrcDir=@NV_DEV@\sibyl\spcc;@NV_DEV@\sibyl\rtl;@NV_DEV@\library;@NV_DEV@\components
IncSrcDir=
CompInstallDir=

[Find History]

Find0=OnClick
Find1=storeedits
Find2=onchange
Find3=.save
Find4=getuserpr
Find5=tcontrol.focus
Find6=procedure focus
Find7=.getprev
Find8=oncreate
Find9=getpar
Find10=.app
Find11=getprogr
Find12=getprgr
Find13=additem

[General]

Version=Sibyl Project Ver2.02
ProjectName=@NV_DEV@\ConfigApps\ConfigApps.spr
ProjectType=Visual
CompLibName=..\.\build\sibyl\Bin\CompLib.dll
Win32CompLibName=
RunParameter=
InActiveLanguages=
CurrentLanguage=Default
Platform=Standard

[Last Open Files]

File0=.\MainFormUnit.pas
File0.Left=-4
File0.Bottom=-4
File0.Width=960
File0.Height=471
File0.Column=1
File0.Line=353
File1=.\ConfigApps.pas
File1.Left=-4
File1.Bottom=-4
File1.Width=960
File1.Height=471
File1.Column=35
File1.Line=14

[Linker Options]

DataSegment=Normal
LinkerTarget=GUI
ExePacking=ExePack2
RunVDM=True
CurrentLanguage=Default
InstallLanguages=

[Memory Sizes]

Heap=8192
Stack=256

[Project Files]

Primary=.\ConfigApps.pas
MainFile0=.\ConfigApps.pas
MainFile0.Ext=.EXE
MainFile0.Checksum=13056
MainFile0.Expanded=False
MainFile0.File0=.\MainFormUnit.pas
MainFile0.File1=[Dependencies]
MainFile0.Dependency0=..\.\sibyl\rtl\SYSTEM.PAS
MainFile0.Dependency1=..\.\sibyl\rtl\OS2DEF.PAS
MainFile0.Dependency2=..\.\sibyl\rtl\BSETIB.PAS
MainFile0.Dependency3=..\.\sibyl\rtl\BSEEXCPT.PAS
MainFile0.Dependency4=..\.\sibyl\rtl\BSEDOS.PAS
MainFile0.Dependency5=..\.\sibyl\rtl\PMWIN.PAS
MainFile0.Dependency6=..\.\sibyl\rtl\PMBITMAP.PAS
MainFile0.Dependency7=..\.\sibyl\rtl\PMGPI.PAS
MainFile0.Dependency8=..\.\sibyl\rtl\PMDEV.PAS
MainFile0.Dependency9=..\.\sibyl\rtl\PMSTDDLG.PAS
MainFile0.Dependency10=..\.\sibyl\rtl\PMHELP.PAS
MainFile0.Dependency11=..\.\sibyl\spcc\MESSAGES.PAS
MainFile0.Dependency12=..\.\sibyl\rtl\DOS.PAS
MainFile0.Dependency13=..\.\sibyl\rtl\BSEERR.PAS
MainFile0.Dependency14=..\.\sibyl\rtl\PMSHL.PAS
MainFile0.Dependency15=..\.\sibyl\spcc\LANGUAGE.PAS
MainFile0.Dependency16=..\.\sibyl\spcc\SYSUTILS.PAS
MainFile0.Dependency17=..\.\sibyl\spcc\CLASSES.PAS
MainFile0.Dependency18=..\.\sibyl\spcc\FORMS.PAS
MainFile0.Dependency19=..\.\sibyl\spcc\GRAPHICS.PAS
MainFile0.Dependency20=..\.\sibyl\spcc\BUTTONS.PAS
MainFile0.Dependency21=..\.\sibyl\spcc\STDCTRLS.PAS
MainFile0.Dependency22=..\.\sibyl\spcc\EXTCTRLS.PAS
MainFile0.Dependency23=..\.\sibyl\spcc\COMCTRLS.PAS
MainFile0.Dependency24=..\.\sibyl\spcc\FILECTRL.PAS
MainFile0.Dependency25=..\.\sibyl\rtl\PMSPL.PAS
MainFile0.Dependency26=..\.\sibyl\spcc\PRINTERS.PAS
MainFile0.Dependency27=..\.\sibyl\spcc\DIALOGS.PAS
MainFile0.Dependency28=..\.\components\CUSTOMHEADERCONTROL.PAS
MainFile0.Dependency29=..\.\library\CHARUTILSUNIT.PAS
MainFile0.Dependency30=..\.\library\DEBUGUNIT.PAS
MainFile0.Dependency31=..\.\sibyl\spcc\INIFILES.PAS
MainFile0.Dependency32=..\.\library\ACLUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency33=..\.\library\STRINGUTILSUNIT.PAS
MainFile0.Dependency34=..\.\components\MULTICOLUMNLISTBOX.PAS
MainFile0.Dependency35=..\.\library\ACLFINDFUNCTIONS.PAS
MainFile0.Dependency36=..\.\library\ACLSTRINGUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency37=..\.\library\ACLFILEIOUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency38=..\.\library\ACLSTRING.PAS
MainFile0.Dependency39=..\.\library\ACLFILEUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency40=..\.\sibyl\spcc\TABCTRLS.PAS
MainFile0.Dependency41=..\.\components\CONTROLSUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency42=..\.\components\CUSTOMMEMO.PAS
MainFile0.Dependency43=..\.\components\SYSTEMICONUNIT.PAS
MainFile0.Dependency44=..\.\components\COOLBAR2.PAS
MainFile0.Dependency45=..\.\components\ACLLANGUAGEUNIT.PAS
MainFile0.Dependency46=..\.\components\ACLMESSAGEFORM.PAS
MainFile0.Dependency47=..\.\components\ACLDIALOGS.PAS
MainFile0.Dependency48=.\MAINFORMUNIT.PAS
MainFile0.Dependency49=.\ConfigApps.scu

[Repository]

Page0=[Object Repository]
Page0.Installed=True

[SCU]

SCUName=.\ConfigApps.scu
MainForm=MainForm

[Watch]

Watch0=+result.fname^

[Win32 Application Options]

ApplicationIcon=

[Win32 Compiler Options]

CodeGeneration=Assertions
Syntax=
Optimize=OptimizeCommonSub,OptimizePeephole
RuntimeCheck=
CondDefine=

[Win32 Compiler Warnings]

Warnings=W2,W3,W4,W5,W6,W7
MaxWarnings=200
MaxErrors=10

[Win32 Debugger Options]

DebugInfo=
EvalHints=True
Dbg_Options=0
RTL_Exceptions=1073741823
SPCC_Exceptions=4194303

[Win32 Directories]

LastDir=
OutDir=
LibDir=
LibSrcDir=
IncSrcDir=
CompInstallDir=

[Win32 Linker Options]

DataSegment=Normal
LinkerTarget=GUI
ExePacking=ExePack2
RunVDM=True
CurrentLanguage=Default
InstallLanguages=

[Win32 Memory Sizes]

Heap=8192
Stack=256

