[Application Options]

ApplicationIcon=@NV_DEV@\build\sibyl\SIBYL.ICO

[Breakpoints]

Breakpoint0=.\RICHTEXTPRINTUNIT.PAS|38

[Browser Files]

File0=SYSTEM
File1=OS2DEF
File2=BSETIB
File3=BSEEXCPT
File4=BSEDOS
File5=PMWIN
File6=PMBITMAP
File7=PMGPI
File8=PMDEV
File9=PMSTDDLG
File10=PMHELP
File11=MESSAGES
File12=DOS
File13=BSEERR
File14=PMSHL
File15=LANGUAGE
File16=SYSUTILS
File17=CLASSES
File18=FORMS
File19=GRAPHICS
File20=INIFILES
File21=ACLUTILITY
File22=ACLSTRINGUTILITY
File23=CANVASFONTMANAGER
File24=RICHTEXTDOCUMENTUNIT
File25=RICHTEXTSTYLEUNIT
File26=CLIPBRD
File27=PMSPL
File28=PRINTERS
File29=ACLFILEIOUTILITY
File30=ACLSTRING
File31=CONTROLSCROLLING
File32=RICHTEXTLAYOUTUNIT
File33=BUTTONS
File34=STDCTRLS
File35=EXTCTRLS
File36=TABCTRLS
File37=COMCTRLS
File38=FILECTRL
File39=DIALOGS
File40=CUSTOMHEADERCONTROL
File41=MULTICOLUMNLISTBOX
File42=CONTROLSUTILITY
File43=RICHTEXTDISPLAYUNIT
File44=RICHTEXTVIEW
File45=BMPLIST
File46=OUTLINE2
File47=CUSTOMMEMO
File48=SYSTEMICONUNIT
File49=COOLBAR2
File50=ACLFINDFUNCTIONS
File51=ACLFILEUTILITY
File52=ACLLANGUAGEUNIT
File53=ACLMESSAGEFORM
File54=ACLDIALOGS
File55=COLORMAPPING
File56=COLORWHEEL
File57=CUSTOMCHECKLISTBOX
File58=OUTLINE
File59=CUSTOMOUTLINE
File60=CUSTOMDIROUTLINE
File61=CUSTOMLISTBOX
File62=SPLITBAR
File63=BSEDEV
File64=DRIVEINFOUNIT
File65=BITMAPUTILITY
File66=CUSTOMFILECONTROLS
File67=CUSTOMFONTDIALOG
File68=COOLBAR
File69=TEST
File70=SYNCOBJECTS
File71=HT
File72=GENERICTHREAD
File73=TABSET2UNIT
File74=CUSTOMBITMAPBUTTON
File75=ICONIMAGEUNIT
File76=ACLRESOURCEUTILITY
File77=RICHTEXTPRINTUNIT
File78=COMPONENTSTESTFORM
File79=NONSIZABLEDIALOGUNIT

[Compiler Options]

CodeGeneration=Assertions
Syntax=
Optimize=
RuntimeCheck=InOut
CondDefine=

[Compiler Warnings]

Warnings=W2,W3,W4,W5,W6,W7
MaxWarnings=200
MaxErrors=10

[Component Library OS/2]

CompLibName=@NV_DEV@\build\sibyl\bin\CompLib.dll

[Debugger Options]

DebugInfo=LineNumbers,LocalSymbols
EvalHints=True
Dbg_Options=0
RTL_Exceptions=1073741823
SPCC_Exceptions=4194303

[Directories]

LastDir=
OutDir=@NV_DEV@\build\components
LibDir=@NV_DEV@\build\sibyl\lib;@NV_DEV@\build\library
LibSrcDir=@NV_DEV@\Sibyl\RTL;@NV_DEV@\Sibyl\SPCC;@NV_DEV@\library
IncSrcDir=
CompInstallDir=@NV_DEV@\build\sibyl

[Find History]

Find0=StringUtilsUnit
Find1=Br
Find2=.exec
Find3=OnThreadTerminate
Find4=onterminate
Find5=jobproc
Find6=onterm
Find7=doterminate
Find8=ontermin
Find9=onjob
Find10=.upda
Find11=.synch
Find12=syncho
Find13=execute
Find14=tthread.exe
Find15=tthread

[General]

Version=Sibyl Project Ver2.02
ProjectName=.\Components.spr
ProjectType=Visual
CompLibName=@NV_DEV@\build\sibyl\bin\CompLib.dll
Win32CompLibName=@NV_DEV@\build\sibyl\bin\CompLib.dll
RunParameter=
InActiveLanguages=
CurrentLanguage=Default
Platform=OS/2

[Last Closed Files]

File0=..\.\sibyl\spcc\CLASSES.PAS
File1=.\RichTextView.PAS
File2=.\RichTextDocumentUnit.pas
File3=.\ControlsUtility.pas
File4=.\RichTextLayoutUnit.pas
File5=..\.\SIBYL\SPCC\FORMS.PAS

[Last Open Files]

File0=.\Components.pas
File0.Left=-4
File0.Bottom=-4
File0.Width=960
File0.Height=471
File0.Column=1
File0.Line=8
File1=.\ComponentsTestForm.pas
File1.Left=-4
File1.Bottom=-4
File1.Width=960
File1.Height=471
File1.Column=56
File1.Line=104
File2=.\GenericThread.pas
File2.Left=-4
File2.Bottom=-4
File2.Width=960
File2.Height=471
File2.Column=21
File2.Line=216
File3=.\CanvasFontManager.pas
File3.Left=-4
File3.Bottom=-4
File3.Width=960
File3.Height=471
File3.Column=3
File3.Line=143

[Linker Options]

DataSegment=Normal
LinkerTarget=GUI
ExePacking=ExePack2
RunVDM=True
CurrentLanguage=Default
InstallLanguages=

[Memory Sizes]

Heap=8192
Stack=256

[Project Files]

Primary=.\Components.pas
MainFile0=.\Components.pas
MainFile0.Ext=.EXE
MainFile0.Checksum=0
MainFile0.Expanded=False
MainFile0.File0=.\ACLDialogs.pas
MainFile0.File1=.\ACLMessageForm.pas
MainFile0.File2=.\BitmapUtility.pas
MainFile0.File3=.\CanvasFontManager.pas
MainFile0.File4=.\ColorMapping.pas
MainFile0.File5=.\ColorWheel.PAS
MainFile0.File6=.\ComponentsTestForm.pas
MainFile0.File7=.\ComponentsVersionUnit.pas
MainFile0.File8=.\ControlScrolling.pas
MainFile0.File9=.\ControlsUtility.pas
MainFile0.File10=.\coolbar2.pas
MainFile0.File11=.\CustomBitmapButton.PAS
MainFile0.File12=.\CustomCheckListBox.PAS
MainFile0.File13=.\CustomCheckListBox.rc
MainFile0.File14=.\CustomDirOutline.pas
MainFile0.File15=.\CustomFileControls.pas
MainFile0.File16=.\CustomFontDialog.PAS
MainFile0.File17=.\CustomHeaderControl.pas
MainFile0.File18=.\CustomListBox.pas
MainFile0.File19=.\CustomMemo.pas
MainFile0.File20=.\CustomOutline.pas
MainFile0.File21=.\DIALOGICONS.RC
MainFile0.File22=.\DirectoryEdit.PAS
MainFile0.File23=.\DriveInfoUnit.PAS
MainFile0.File24=.\FileImages.rc
MainFile0.File25=.\GenericThread.pas
MainFile0.File26=.\HT.PAS
MainFile0.File27=.\IconImageUnit.PAS
MainFile0.File28=.\MultiColumnListBox.pas
MainFile0.File29=.\NonSizableDialogUnit.pas
MainFile0.File30=.\Notebook2Unit.pas
MainFile0.File31=.\Outline2.PAS
MainFile0.File32=.\RichTextDisplayUnit.pas
MainFile0.File33=.\RichTextDocumentUnit.pas
MainFile0.File34=.\RichTextLayoutUnit.pas
MainFile0.File35=.\RichTextPrintUnit.pas
MainFile0.File36=.\RichTextStyleUnit.pas
MainFile0.File37=.\RichTextView.PAS
MainFile0.File38=.\RichTextView.rc
MainFile0.File39=.\SplitBar.PAS
MainFile0.File40=.\SystemIconUnit.PAS
MainFile0.File41=.\Test.pas
MainFile0.File42=.\ACLLanguageUnit.pas
MainFile0.File43=.\WebBrowserUnit.pas
MainFile0.File44=[Dependencies]
MainFile0.Dependency0=..\.\Sibyl\RTL\SYSTEM.PAS
MainFile0.Dependency1=..\.\Sibyl\RTL\OS2DEF.PAS
MainFile0.Dependency2=..\.\Sibyl\RTL\BSETIB.PAS
MainFile0.Dependency3=..\.\Sibyl\RTL\BSEEXCPT.PAS
MainFile0.Dependency4=..\.\Sibyl\RTL\BSEDOS.PAS
MainFile0.Dependency5=..\.\Sibyl\RTL\PMWIN.PAS
MainFile0.Dependency6=..\.\Sibyl\RTL\PMBITMAP.PAS
MainFile0.Dependency7=..\.\Sibyl\RTL\PMGPI.PAS
MainFile0.Dependency8=..\.\Sibyl\RTL\PMDEV.PAS
MainFile0.Dependency9=..\.\Sibyl\RTL\PMSTDDLG.PAS
MainFile0.Dependency10=..\.\Sibyl\RTL\PMHELP.PAS
MainFile0.Dependency11=..\.\Sibyl\SPCC\MESSAGES.PAS
MainFile0.Dependency12=..\.\Sibyl\RTL\DOS.PAS
MainFile0.Dependency13=..\.\Sibyl\RTL\BSEERR.PAS
MainFile0.Dependency14=..\.\Sibyl\RTL\PMSHL.PAS
MainFile0.Dependency15=..\.\Sibyl\SPCC\LANGUAGE.PAS
MainFile0.Dependency16=..\.\Sibyl\SPCC\SYSUTILS.PAS
MainFile0.Dependency17=..\.\Sibyl\SPCC\CLASSES.PAS
MainFile0.Dependency18=..\.\Sibyl\SPCC\FORMS.PAS
MainFile0.Dependency19=..\.\Sibyl\SPCC\GRAPHICS.PAS
MainFile0.Dependency20=..\.\Sibyl\SPCC\INIFILES.PAS
MainFile0.Dependency21=..\.\library\ACLUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency22=..\.\library\ACLSTRINGUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency23=.\CANVASFONTMANAGER.PAS
MainFile0.Dependency24=.\RICHTEXTDOCUMENTUNIT.PAS
MainFile0.Dependency25=.\RICHTEXTSTYLEUNIT.PAS
MainFile0.Dependency26=..\.\Sibyl\SPCC\CLIPBRD.PAS
MainFile0.Dependency27=..\.\Sibyl\RTL\PMSPL.PAS
MainFile0.Dependency28=..\.\Sibyl\SPCC\PRINTERS.PAS
MainFile0.Dependency29=..\.\library\ACLFILEIOUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency30=..\.\library\ACLSTRING.PAS
MainFile0.Dependency31=.\CONTROLSCROLLING.PAS
MainFile0.Dependency32=.\RICHTEXTLAYOUTUNIT.PAS
MainFile0.Dependency33=..\.\Sibyl\SPCC\BUTTONS.PAS
MainFile0.Dependency34=..\.\Sibyl\SPCC\STDCTRLS.PAS
MainFile0.Dependency35=..\.\Sibyl\SPCC\EXTCTRLS.PAS
MainFile0.Dependency36=..\.\Sibyl\SPCC\TABCTRLS.PAS
MainFile0.Dependency37=..\.\Sibyl\SPCC\COMCTRLS.PAS
MainFile0.Dependency38=..\.\Sibyl\SPCC\FILECTRL.PAS
MainFile0.Dependency39=..\.\Sibyl\SPCC\DIALOGS.PAS
MainFile0.Dependency40=.\CUSTOMHEADERCONTROL.PAS
MainFile0.Dependency41=.\MULTICOLUMNLISTBOX.PAS
MainFile0.Dependency42=.\CONTROLSUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency43=.\RICHTEXTDISPLAYUNIT.PAS
MainFile0.Dependency44=.\RICHTEXTVIEW.PAS
MainFile0.Dependency45=.\OUTLINE2.PAS
MainFile0.Dependency46=.\CUSTOMMEMO.PAS
MainFile0.Dependency47=.\SYSTEMICONUNIT.PAS
MainFile0.Dependency48=.\COOLBAR2.PAS
MainFile0.Dependency49=..\.\library\ACLFINDFUNCTIONS.PAS
MainFile0.Dependency50=..\.\library\ACLFILEUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency51=.\ACLLANGUAGEUNIT.PAS
MainFile0.Dependency52=.\ACLMESSAGEFORM.PAS
MainFile0.Dependency53=.\ACLDIALOGS.PAS
MainFile0.Dependency54=.\COLORMAPPING.PAS
MainFile0.Dependency55=.\COLORWHEEL.PAS
MainFile0.Dependency56=.\CUSTOMCHECKLISTBOX.PAS
MainFile0.Dependency57=..\.\Sibyl\SPCC\OUTLINE.PAS
MainFile0.Dependency58=.\CUSTOMOUTLINE.PAS
MainFile0.Dependency59=.\CUSTOMDIROUTLINE.PAS
MainFile0.Dependency60=.\CUSTOMLISTBOX.PAS
MainFile0.Dependency61=.\SPLITBAR.PAS
MainFile0.Dependency62=..\.\Sibyl\RTL\BSEDEV.PAS
MainFile0.Dependency63=.\DRIVEINFOUNIT.PAS
MainFile0.Dependency64=.\BITMAPUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency65=.\CUSTOMFILECONTROLS.PAS
MainFile0.Dependency66=.\CUSTOMFONTDIALOG.PAS
MainFile0.Dependency67=.\TEST.PAS
MainFile0.Dependency68=.\SYNCOBJECTS.PAS
MainFile0.Dependency69=.\HT.PAS
MainFile0.Dependency70=.\GENERICTHREAD.PAS
MainFile0.Dependency71=.\TABSET2UNIT.PAS
MainFile0.Dependency72=.\CUSTOMBITMAPBUTTON.PAS
MainFile0.Dependency73=.\ICONIMAGEUNIT.PAS
MainFile0.Dependency74=..\.\library\ACLRESOURCEUTILITY.PAS
MainFile0.Dependency75=.\RICHTEXTPRINTUNIT.PAS
MainFile0.Dependency76=.\COMPONENTSTESTFORM.PAS
MainFile0.Dependency77=.\NONSIZABLEDIALOGUNIT.PAS
MainFile0.Dependency78=.\Components.scu

[Replace History]

Replace0=FMutex.
Replace1=:=
Replace2=:=
Replace3=:=
Replace4=:=
Replace5=Value
Replace6=)
Replace7=FindIt(
Replace8=FindIt(
Replace9=TLogicalFont
Replace10=Margin_Bottom
Replace11=Margin_Top
Replace12=Margin_Right
Replace13=Margin_Left
Replace14=MarginBottom
Replace15=MarginTop

[Repository]

Page0=[Object Repository]
Page0.Installed=True

[SCU]

SCUName=.\Components.scu
MainForm=ComponentsTestForm

[Win32 Application Options]

ApplicationIcon=@NV_DEV@\build\sibyl\SIBYL.ICO

[Win32 Compiler Options]

CodeGeneration=Assertions
Syntax=
Optimize=
RuntimeCheck=InOut
CondDefine=

[Win32 Compiler Warnings]

Warnings=W2,W3,W4,W5,W6,W7
MaxWarnings=200
MaxErrors=10

[Win32 Debugger Options]

DebugInfo=LineNumbers,LocalSymbols
EvalHints=True
Dbg_Options=0
RTL_Exceptions=1073741823
SPCC_Exceptions=4194303

[Win32 Directories]

LastDir=
OutDir=@NV_DEV@\build\components
LibDir=@NV_DEV@\build\sibyl\lib;@NV_DEV@\build\library;
LibSrcDir=@NV_DEV@\Sibyl\RTL;@NV_DEV@\Sibyl\SPCC;@NV_DEV@\library
IncSrcDir=
CompInstallDir=@NV_DEV@\build\sibyl

[Win32 Linker Options]

DataSegment=Normal
LinkerTarget=GUI
ExePacking=ExePack2
RunVDM=True
CurrentLanguage=Default
InstallLanguages=

[Win32 Memory Sizes]

Heap=8192
Stack=256

