LIBRARY dxapi.sys
EXPORTS
;_DxApi@20
;_DxApiGetVersion@0
;_DxApiInitialize@32
;_DxAutoflipUpdate@20
;_DxEnableIRQ@8
;_DxLoseObject@8
;_DxUpdateCapture@12
